\magnification=1000
\tolerance=5000
\null
\hoffset=-0.3truein
\voffset=-0.5truein
\hsize=7.0truein
\vsize=10.1truein
\hyphenpenalty=3000
\parskip=0pt
\baselineskip=11pt
\nopagenumbers

\def \c{\v{c}}
\def \d{\v{d}}
\def \e{\v{e}}
\def \ii{\'{\i}}
\def \n{\v{n}}
\def \r{\v{r}}
\def \s{\v{s}}
\def \t{\v{t}}
\def \u{\accent'27u}
\def \z{\v{z}}

\def \bac{Bull. Astron. Inst. Czechosl. }
\def \aa{Astron. Astrophys. }
\def \aas{Astron. Astrophys. Suppl. }
\def \ibvs{Inf. Bull. Var. Stars No.}
\def \hob{Hvar Obs. Bull. }
\def \ben{Be Star Newsletter No. }
\def \apj{Astrophys. J. }
\def \apjs{Astrophys. J. Suppl. }
\def \mn{Mon. Not. Roy. Astron. Soc. }
\def \pasp{Publ. Astron. Soc. Pacific }

\def \ms{M$_{\odot}$}
\def \rs{R$_{\odot}$}


{\newdimen\digitwidth
\setbox0=\hbox{\rm0}
\digitwidth=\wd0
\vbox{
\centerline {\bf HEC 22 / VYPAR}
\bigskip
\centerline {\it O n d \r \ e j o v \ \ \ U B V \ \ \ a r c h i v e s}
\medskip
\centerline {\bf INTERNAL RUNNING NUMBERS OF INDIVIDUAL INSTRUMENTS}
\bigskip
\centerline{R e l e a s e  \ \ \ A p r i l \ \ \ 2, \ \ 1 9 9 8}
$$\vbox{
\catcode`\?=\active
\def ?{\kern\digitwidth}
\halign{#\hfil \quad & #\hfil \quad & #\hfil \quad &
#\hfil \quad & #\hfil \quad & #\hfil \cr
\multispan6\hrulefill \cr
No. & Short name & Observatory & Instrument & \ \ latitude & \ \ longitude \cr
\multispan6\hrulefill \cr
?1 & Hvar     & Hvar, Croatia & 0.65-m, DC
              & ?01 05 46.8 & ?43 12??? \cr
?2 & Brno     & Brno Krav\ii \ Hora, Moravia & 0.60-m, DC
              & ?01 06 21.2 & ?49 12 15 \cr
?3 & Sk.Pleso & Skalnat\'e Pleso, Slovakia & 0.60-m, PC
              & ?01 20 58.8 & ?49 11 18 \cr
?4 & Ond\r ejov & Ond\r ejov, Bohemia & 0.65-m, DC
              & ?00 59 08.1 & ?49 54 38 \cr
?5 & Lowell   & Lowell, USA & 1.07-m (42-inch) reflector, DC
              & -07 26 45?? & ?35 12 31 \cr
?6 & Kryoneri & Kryoneri, Greece & DC
              & ?01 30 30?? & ?37 40 ?? \cr
?7 & McDonald & McDonald, USA & 0.91-m
              & -06 56 05.2 & ?30 40 18 \cr
?8 & Xinglong & Xing-Long, China & 0.60-m, EMI 6256B
              & ?07 50 18?? & ?40 23 36 \cr
?9 & Sarajevo & \v{C}olina Kapa, Bosna & 0.30-m, DC
              & ?01 13 46.3 & ?43 50 33 \cr
10 & KPNO-0.4 & Kitt Peak, USA & 0.40-m, PC
              & ?07 26 22.8 & ?31 57 30 \cr
11 & SAAO-0.5 & Sutherland, South Africa & 0.50-m, PC, $uvby$
              & ?01 23 14.9 & -32 22 42 \cr
12 & LaSilla  & La Silla, Chile & Danish 0.5-m, PC, $uvby$
              & -04 42 55.2 & -29 15 26 \cr
13 & Mt.Kobau & Mt. Kobau, Canada 0.4-m reflector & DAO 33-44-55
              & -07 58 ???? & ?49 07 ?? \cr
14 & Hawaii   & Hawaii, USA & 0.60-m RCA C 31034
              & -10 21 53.2 & ?19 49 34 \cr
15 & Phoen-10 & Mt.Hopkins, Arizona, USA & APT-10 0.254-m
              & -07 23 30.5 & ?31 41 02.0 \cr
16 & Fairborn & Patagonia, Arizona, USA & T5: APT 0.75-m
              & -07 22 46.7 & ?31 23 12 \cr
17 & APT-Van  & Mt.Hopkins, Arizona, USA & APT 0.4-m
              & -07 23 30.5 & ?31 41 02.0 \cr
18 & StLesna  & Star\'a Lesn\'a, Slovakia & 0.60-m
              & ?01 21 09.9 & ?49 09 10 \cr
19 & Abastum  & Mt.Kanobili, Georgia & 0.48-m, AZT-14 A, PC
              & ?02 51 ???? & ?41 45 ?? \cr
20 & Toronto  & Toronto, Canada & 0.40-m, EMI 6094
              & -05 19 20?? & ?43 40 ?? \cr
21 & Babelsberg & Berlin-Babelsberg & 0.30-m refractor, Na diode
              & -00 52 25.5 & ?52 24 24 \cr
22 & Babelsberg & Berlin-Babelsberg & 0.30-m refractor, Rb diode \cr
23 & Catalina & Catalina & orig. 1P21 \cr
24 & McDonald & McDonald, USA & 0.33-m UBV \cr
25 & Uppsala  & Uppsala & double refl., BV \cr
26 & Chiran   & Haute Provence & 0.60-m Lallemand tube UBV \cr
27 & Bologna  & Loiano station & 0.60-m EMI 9502B \cr
28 & Corial   & Corialiotis Obs. & \cr
29 & Glenlea  & Glenlea, Manitoba & 0.35-m  Optec SSP3a DC BV
              & -06 28 35.0 & ?49 38 15 \cr
30 & Pedro    & San Pedro M\'artir & 0.84 \& 1.5-m, 13-C 2850m
              & -07 41 51.27 & +31 02 39 \cr
31 & Steward  & Steward obs. & blue, yellow \cr
32 & Crimea   & Crimea 0.20-m SF-68 spectrometer 3300-7400 A \cr
33 & Lick     & MtHamilton, Lick 0.30-m (12-inch) refractor, Rb cell/1P21 \cr
34 & Lick     & MtHamilton, Lick 0.56-m (22-inch) Tauchmann reflector & 1P21 \cr
35 & Vil-0.38 & Villanova Univ., USA 0.38-m reflector \cr
36 & APT-Vil  & -07 23 30.5 & ?31 41 02.0 & Villanova APT y filter \cr
37 & Jungfrau & Jungfraujoch Geneva system \cr
38 & San Angelo& Texas, USA 0.25-m Schmidt-Cass. & Optec SSP-3 BV
               & -06 41 40 & ?31 25 \cr
39 & Ankara   & Ankara Univ., Turkey & 0.30-m Maksutov EMI6256S \cr
40 & Hickox   & Chagrin Falls, Ohio & 0.25-m Cassegrain 1P21 \cr
41 & East P.  & East Point, Georgia & 0.20-m reflector, 1P21 \cr
42 & Dyer     & Dyer Observatory & 0.61-m Cassegrain, 1P21 \cr
43 & AAVSO    & Observations by various American amateurs edited by AAVSO \cr
44 & Palomar  & Palomar 20-inch refl., EMI 6094 yellow Schott GG11 \cr
45 & Pine Mountain & 24-inch EMI 9558B ubvyHalpha \cr
46 & Heidelberg & 0.30-m refractor, 1P21, no filters \cr
47 & Akita & Akita Univ. 0.25-m reflector, EMI6256B, UBV (interfer.) \cr
48 & Simeis & 13" reflector, EMI6094B UBV \cr
49 & Limber & \cr
50 & Tallinn & 0.48-m Cassegrain, FEU-79 tube, UBVRI \cr
51 & Napoli & Capodimonte 7-inch refractor, 1P21, no filters \cr
52 & Rozhen & Rozhen, Bulgaria 0.60-m reflector, EMI 9789QB UBV \cr
53 & Yonsei & Yonsei University 0.6 & 0.4-m reflectors \cr
54 & Crimea & 0.60-m Cas.refl., EMI 9789 \cr
55 & UTo CT & 0.4-m Univ. of Toronto Cerro Tollolo \cr
56 & Silla15  & La Silla, Chile & Zeiss 0.15-m,
              & -04 42 55.2 & -29 15 26 \cr
57 & Boyden & Boyden 1.5-m reflector \cr
58 & Tonantzintla 1.0-m 1P21 \cr
59 & Cape Town \cr
60 & Hipparcos, Tycho BV \cr
61 & Hipparcos, Hipparcos Hp \cr
62 & Cerro Tollolo 0.41-m and 0.61-m reflectors 1P21 \cr
63 & La Plata 0.80-m reflector \cr
64 & Catania, Serra La Nave 0.30-m Cassegrain, EMI 6256A \cr
65 & Merate \cr
66 & TUG 0.40-m Cassegrain, SSP5A long. -30deg 20min lat 36deg 51arcmin  \cr
67 & Bialkow 0.60-m Cassegrain EMI6256S \cr
68 & Zacatecas 0.50-m reflector, Univ. of Zacatecas, Mexico \cr
69 & Pico de Veleta, Spain, 0.62-m reflector \cr
70 & Mojon del Trigo, Spain, 0.30-m reflector, EMI 6256A, 2600m \cr
71 & Vatican 0.60-m Cassegrain reflector, RCA 1P21 \cr
72 & Univ. of Victoria 0.30-m Cassegrain reflector, EMI 6256 SA \cr
73 & Matra & Pisk\'estet\"o 0.5-m reflector, EMI...h=950 m& 1 19 34.8 & 47 55 11.0 \cr
74 & Abastum  & Mt.Kanobili, Georgia & 0.33-m Nashmith, Rb-Cs nasobic, galv.
              & ?02 51 ???? & ?41 45 ?? \cr
75 & T\"ubingen 0.40-m reflector
76 & Hoher List & Hoher List (Univ. Bonn) 0.35-m reflector
77 & IUE & Fine error sensor converted to V mag. \cr
78 & Sejong & Sejong University Observatory & 0.40-m Cassegrain, SSP-5
             & 16 58 48 & 37 21 \cr
79 & Itajuba, Brazil \cr
80 & Siding Springs \cr
81 & Nessa, Germany, 0.165-m Newtonian reflector, SSP-3 phot. \cr
82 & Madison, Washburn Observatory Kunz potassium cell in Corex glass
83 & Kurashiki, 0.20-m reflector, Japan
84 & Kakuda, 0.15-m refractor, Japan
85 & \"O'Gyalla, Z\"ollner photometer, Slovakia \cr
86 & David Dunlap Observatory, 19-inch reflector \cr
87 & Izmir, Turkey 0.48-m reflector EMI9781 A \cr
88 & Majdanak, Uzbekistan 0.60 a 0.48-m reflectors UBVRI \cr
89 & Canakkale CAAM 0.4-m reflector, SSP-5 photometer \cr
90 & Teramo 0.40-m refractor \cr
91 & US Naval Observatory Ritchey-Chretien 1.0-m reflector, EMI 9524B tube \cr
92 & Stefanion Netherlands ESO Van Straaten 0.40-m reflector, EMI 6256B tube\cr
93 & ASAS USA\cr
94 & Kazan & Kazan Station of SAO 0.48-m reflector \cr
95 & Tucson & LPL 0.53-m reflector 8C filters \cr
\multispan6\hrulefill \cr
}}$$
}
}
\bye
